η/d_{ch}Nd

10^210^310

πK/

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25_{= 1 MeV} Bμ = 170 MeV, ch , T et al.

Cleymans = 1 MeV Bμ = 164 MeV, ch , T et al.

Andronic

= 2.76 TeV NNs ALICE, Pb-Pb, = 200 GeV NNs BRAHMS, Au-Au, = 200 GeV NNs PHENIX, Au-Au, = 200 GeV NNs STAR, Au-Au, (b)